-- ====================================================================
-- COMBINED 2026-05-29: Glossar-Erweiterung Energiemanager + Sonnensystem
-- - 7 neue Glossar-Einträge (INSERT IGNORE — sicher gegen Doppel)
-- - ~30 Modul-Mappings (INSERT IGNORE)
-- Idempotent: kann beliebig oft ohne Schaden ausgeführt werden.
-- ====================================================================

-- ---- 1) Energiemanager: netzfrequenz + lastabwurf ----
INSERT IGNORE INTO glossar (key_slug, title, short, text, unit, category, sort_order)
VALUES
('netzfrequenz', 'Netzfrequenz (50 Hz)',
 'Takt im europäischen Stromnetz — muss konstant bei 50 Hz bleiben, sonst droht Blackout.',
 'Die Netzfrequenz ist der „Herzschlag" des europäischen Stromnetzes: 50 Schwingungen pro Sekunde, also 50 Hertz. Sie ergibt sich aus dem Gleichgewicht zwischen erzeugter und verbrauchter elektrischer Leistung. Wird mehr verbraucht als erzeugt, drehen sich alle Generatoren in Europa minimal langsamer — die Frequenz sinkt. Wird zu viel erzeugt, steigt sie. Schon **±0,2 Hz** Abweichung lösen automatische Gegenmaßnahmen aus: bei 49,8 Hz schalten Reservekraftwerke ein, bei 49,5 Hz beginnen Lastabwürfe (gezieltes Abschalten ganzer Stromabnehmer), bei 47,5 Hz droht Netzzusammenbruch. Die Netzbetreiber*innen halten die Frequenz mit [Regelreserve](glossar:regelreserve) sekundengenau bei 50,00 Hz — eines der präzisesten Mess- und Regelungssysteme der Welt.',
 'Hz', 'energie', 5),
('lastabwurf', 'Lastabwurf',
 'Notmaßnahme: gezieltes Abschalten großer Stromverbraucher, um einen Blackout zu verhindern.',
 'Ein Lastabwurf ist die kontrollierte und planmäßige Trennung von Stromverbrauchern vom Netz, wenn die [Netzfrequenz](glossar:netzfrequenz) unter 49,5 Hz fällt. Ziel: das Netz vor dem totalen [Blackout](glossar:blackout) bewahren, indem die plötzliche Last reduziert wird und die Erzeugung wieder mit dem Verbrauch ins Gleichgewicht kommt. Reihenfolge: zuerst große Industriebetriebe (mit Lastabwurf-Verträgen, dafür günstigeren Stromtarifen), dann ganze Stadtteile oder Regionen. In Österreich gibt es einen Lastabwurfplan in fünf Stufen, der von Austrian Power Grid (APG) im Notfall automatisch aktiviert wird. Ein Lastabwurf ist immer noch besser als ein Blackout: gezielter, kürzer, und Krankenhäuser, Polizei und Wasserwerke bleiben am Netz.',
 NULL, 'energie', 6);

-- ---- 2) Sonnensystem: photon + aequator + polarnacht + polartag + zenit ----
INSERT IGNORE INTO glossar (key_slug, title, short, text, unit, category, sort_order)
VALUES
('photon', 'Photon (Licht-Teilchen)',
 'Lichtteilchen, das mit Lichtgeschwindigkeit reist (299 792 km/s). Sonnenlicht braucht 8 min 20 s zur Erde.',
 'Ein Photon ist das elementare Teilchen des elektromagnetischen Lichts. Es bewegt sich im Vakuum immer mit Lichtgeschwindigkeit c = **299 792 km/s** — schneller geht in unserem Universum nichts. Sonnenlicht braucht damit rund **8 Minuten 20 Sekunden** von der Sonne (149,6 Mio km entfernt) bis zur Erde. Du siehst die Sonne also immer „8 Minuten alt" — wenn sie jetzt erlöschen würde, würden wir das erst in 8 Minuten merken. Vom Mond zur Erde sind es nur 1,3 Sekunden, vom Mars je nach Stellung 3–22 Minuten. Photonen aus den fernsten sichtbaren Galaxien sind über 13 Milliarden Jahre alt — Astronomie ist immer auch ein Blick in die Vergangenheit.',
 'km/s', 'astronomie', 10),
('aequator', 'Äquator',
 'Gedachte Kreislinie um die Erde, die Nord- und Südhalbkugel trennt — Breitengrad 0°.',
 'Der Äquator ist der größte gedachte Kreis um die Erde, der senkrecht zur Erdachse verläuft — Breitengrad 0°. Er teilt die Erde in Nord- und Südhalbkugel und ist mit rund **40 075 km** Umfang die längste Linie, die man um die Erde ziehen kann. Auf dem Äquator steht die Sonne zweimal jährlich (zu den [Tag-Nacht-Gleichen](glossar:tag-und-nacht-gleiche)) genau im Zenit. Hier dauert ein Tag das ganze Jahr über fast genau 12 Stunden — die [Achsneigung](glossar:achsneigung) der Erde wirkt sich am Äquator am wenigsten aus. Länder am Äquator: Ecuador (sprich: „Äquator" auf Spanisch), Kolumbien, Brasilien, Gabun, Uganda, Kenia, Indonesien.',
 NULL, 'astronomie', 11),
('polarnacht', 'Polarnacht',
 'Phase im Winter, in der die Sonne in polaren Gebieten wochen- bis monatelang nicht aufgeht.',
 'Die Polarnacht ist die Zeit nördlich des nördlichen [Polarkreises](glossar:polarkreis) (66,5° N) bzw. südlich des südlichen, in der die Sonne über mehrere Tage bis Monate gar nicht aufgeht. Ursache ist die [Achsneigung](glossar:achsneigung) der Erde: Im Winter „kippt" der jeweilige Pol von der Sonne weg, sodass dort kein direktes Sonnenlicht mehr ankommt. Am Nordpol selbst dauert die Polarnacht 6 Monate (22.9. – 21.3.), in Tromsø/Norwegen (69° N) sind es etwa 8 Wochen (27.11. – 15.1.). In dieser Zeit ist es nicht stockfinster — die Dämmerung kann mehrere Stunden Helligkeit bringen, dazu Mondlicht und oft Polarlichter.',
 NULL, 'astronomie', 12),
('polartag', 'Polartag (Mitternachtssonne)',
 'Sommer-Phase mit Mitternachtssonne — die Sonne geht in den Polargebieten gar nicht unter.',
 'Der Polartag ist das Gegenstück zur [Polarnacht](glossar:polarnacht): die Zeit, in der die Sonne in Polnähe nicht untergeht — auch nicht um Mitternacht. Man spricht von „Mitternachtssonne". Auch hier wirkt die [Achsneigung](glossar:achsneigung): Im Sommer ist der jeweilige Pol der Sonne zugewandt. Am Nordpol dauert der Polartag 6 Monate (21.3. – 22.9.), in Tromsø rund 2 Monate (18.5. – 27.7.). Touristen reisen extra dafür — der gesamte Tagesablauf verschiebt sich, weil es nie wirklich dunkel wird. Achtung: das Phänomen ist nicht auf den Polarkreis fix — durch die Atmosphären-Lichtbrechung beginnt der Polartag etwa 1° südlich davon.',
 NULL, 'astronomie', 13),
('zenit', 'Zenit',
 'Der höchste Punkt am Himmel direkt über dem Beobachter (Senkrecht-oben).',
 'Der Zenit ist der Punkt am Himmel, der senkrecht über dem Beobachter steht — 90° über dem Horizont. Wenn ein Himmelskörper im Zenit steht, fallen seine Lichtstrahlen senkrecht ein und die Schatten sind am kürzesten (das antike „Gnomon"-Prinzip). In Wien (48° N) erreicht die Sonne den Zenit NIE — selbst zur Sommer-[Sonnenwende](glossar:sonnenwende) kommt sie nur bis ca. 65° hoch. Im Zenit steht die Sonne nur zwischen dem nördlichen und südlichen [Wendekreis](glossar:wendekreis) (jeweils 23,5°): am [Äquator](glossar:aequator) zweimal jährlich (zu den [Tag-Nacht-Gleichen](glossar:tag-und-nacht-gleiche)), an den Wendekreisen genau einmal (zu den Sonnenwenden). Wer also Lust auf Sonne-im-Zenit hat: Tropen reisen.',
 NULL, 'astronomie', 14);

-- ---- 3) Modul-Mappings ----
INSERT IGNORE INTO glossar_modules (glossar_id, module_id)
SELECT id, 'energiemanager' FROM glossar
WHERE key_slug IN (
  'netzfrequenz', 'lastabwurf', 'blackout',
  'pumpspeicher', 'turbine', 'wirkungsgrad', 'stromnetz',
  'lastausgleich', 'lastprofil', 'regelreserve', 'residuallast',
  'spitzenlast', 'grundlast', 'stromspeicher', 'dunkelflaute',
  'photovoltaik', 'windenergie', 'wasserkraft',
  'kilowatt', 'kilowattstunde', 'megawatt', 'watt',
  'erneuerbare-energie', 'erneuerbar', 'energiemix'
);

INSERT IGNORE INTO glossar_modules (glossar_id, module_id)
SELECT id, 'sonnensystem' FROM glossar
WHERE key_slug IN ('photon', 'aequator', 'polarnacht', 'polartag', 'zenit');
