-- Glossar-Erweiterung für Energiemanager-Sim
-- 2026-05-28: 2 neue Einträge (netzfrequenz, lastabwurf) + blackout-Mapping erweitern
-- Plus: alle bestehenden Energie-Einträge auch dem Modul energiemanager zuordnen

-- ====================================================================
-- 1. NEUE EINTRÄGE
-- ====================================================================

INSERT IGNORE INTO glossar (key_slug, title, short, text, unit, category, sort_order)
VALUES
('netzfrequenz', 'Netzfrequenz (50 Hz)',
 'Takt im europäischen Stromnetz — muss konstant bei 50 Hz bleiben, sonst droht Blackout.',
 'Die Netzfrequenz ist der „Herzschlag" des europäischen Stromnetzes: 50 Schwingungen pro Sekunde, also 50 Hertz. Sie ergibt sich aus dem Gleichgewicht zwischen erzeugter und verbrauchter elektrischer Leistung. Wird mehr verbraucht als erzeugt, drehen sich alle Generatoren in Europa minimal langsamer — die Frequenz sinkt. Wird zu viel erzeugt, steigt sie. Schon **±0,2 Hz** Abweichung lösen automatische Gegenmaßnahmen aus: bei 49,8 Hz schalten Reservekraftwerke ein, bei 49,5 Hz beginnen Lastabwürfe (gezieltes Abschalten ganzer Stromabnehmer), bei 47,5 Hz droht Netzzusammenbruch. Die Netzbetreiber*innen halten die Frequenz mit [Regelreserve](glossar:regelreserve) sekundengenau bei 50,00 Hz — eines der präzisesten Mess- und Regelungssysteme der Welt.',
 'Hz', 'energie', 5),

('lastabwurf', 'Lastabwurf',
 'Notmaßnahme: gezieltes Abschalten großer Stromverbraucher, um einen Blackout zu verhindern.',
 'Ein Lastabwurf ist die kontrollierte und planmäßige Trennung von Stromverbrauchern vom Netz, wenn die [Netzfrequenz](glossar:netzfrequenz) unter 49,5 Hz fällt. Ziel: das Netz vor dem totalen [Blackout](glossar:blackout) bewahren, indem die plötzliche Last reduziert wird und die Erzeugung wieder mit dem Verbrauch ins Gleichgewicht kommt. Reihenfolge: zuerst große Industriebetriebe (mit Lastabwurf-Verträgen, dafür günstigeren Stromtarifen), dann ganze Stadtteile oder Regionen. In Österreich gibt es einen Lastabwurfplan in fünf Stufen, der von Austrian Power Grid (APG) im Notfall automatisch aktiviert wird. Ein Lastabwurf ist immer noch besser als ein Blackout: gezielter, kürzer, und Krankenhäuser, Polizei und Wasserwerke bleiben am Netz.',
 NULL, 'energie', 6);

-- ====================================================================
-- 2. MODUL-ZUORDNUNGEN für Energiemanager
-- ====================================================================

INSERT IGNORE INTO glossar_modules (glossar_id, module_id)
SELECT id, 'energiemanager' FROM glossar
WHERE key_slug IN (
  -- Neu
  'netzfrequenz', 'lastabwurf',
  -- Schon vorhanden, jetzt auch für EM verlinkt
  'blackout', 'pumpspeicher', 'turbine', 'wirkungsgrad', 'stromnetz',
  'lastausgleich', 'lastprofil', 'regelreserve', 'residuallast',
  'spitzenlast', 'grundlast', 'stromspeicher', 'dunkelflaute',
  'photovoltaik', 'windenergie', 'wasserkraft',
  'kilowatt', 'kilowattstunde', 'megawatt', 'watt',
  'erneuerbare-energie', 'erneuerbar', 'energiemix'
);
