-- Fix em-dash mojibake in module_info.title for staustufen
-- Original wurde via Windows-Konsole als CP437 'ÔÇö' (= Bytes C3 94 C3 87 C3 B6) gespeichert
-- statt em-dash '—' (U+2014, UTF-8 = E2 80 94)
SET NAMES utf8mb4;
UPDATE module_info
SET title = 'Staustufen — Wasserkraft in der Kaskade'
WHERE module_id = 'staustufen';
SELECT module_id, title, HEX(title) FROM module_info WHERE module_id = 'staustufen';
